Ich will den Herrn loben allezeit - Kanon für 3 Stimmen

1. Ich will den Herrn loben allezeit, allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein, sein Lob, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein, in meinem Munde sein, in meinem Munde sein.

Text: nach Psalm 146, 2

Melodie: Georg Philipp Telemann