Der Herr ist mein Hirte

1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser. Er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Todestal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über, mein Becher fließt, fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, nur Güte und Gnade mein Leben lang, mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar, ich werde bleiben im Hause des Herrn, im Hause des Herrn immerdar.

Text: Psalm 23

Melodie: Dietrich Georg

Passende Bibelstelle:

Psalm 23, 1-6