O Gnade Gottes

1. O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ich war verloren ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich.

1. Die Gnade Gottes hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt bis hin zu Herrlichkeit.

1. Durch Schwierigkeiten mancher Art wurd’ ich ja schon geführt, doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt.

1. Wenn wir zehntausend Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt wie in der ersten Zeit.

Text (Original): John Newton 1779 (1725-1807)

Deutsch: Anton Schulte

Melodie: aus den USA, Southern Folk Melody, 1831